------------------------ BREAK - Comando DOS Interno --------------------------

BREAK abilita o disabilita l'interruzione dell'esecuzione di un programma
fornita da Ctrl-C.

FORMATO:   BREAK [ON | OFF]

DOVE:

   ON  -  indica al DOS di controllare la sequenza Ctrl-C nelle operazioni di
          assemblaggio e compilazione.

   OFF -  indica al DOS di controllare la sequenza Ctrl-C solo nelle operazioni
          di input e output che interessano il video, la tastiera e la
          stampante. Alla partenza del DOS viene assunto per default questo
          parametro.

          BREAK senza alcun parametro visualizza lo stato corrente del comando
          (on o off).


NOTE:   Potete specificare nel vostro file di configurazione (CONFIG.SYS),
l'istruzione BREAK=ON per attivare la sequenza Ctrl-C anche nelle operazioni di
assemblaggio e compilazione.


ESEMPIO:   Si vuole attivare il comando BREAK:

                        BREAK ON
